Fortsätt att känna dig frisk, så gott det går!! Ja...

Fortsätt att känna dig frisk, så gott det går!! Jag bävar för den dagen då man börjar ge upp, om jag nu någonsin kommer att göra det. Du är så himla duktig på att se det positiva i allt hemskt som du är drabbad av. Håller mina tummar för att nästa port kommer att fungera bra. Håller även tummarna för att det inte kommer att synas några hjärnmetastaser på Mr;n.

KRAMAR Jenny